Title: Anschließen eines Multimeters

In einen Stromkreis mit einer Lampe wird ein Multimeter angeschlossen, mit dem entweder die Spannung an der Lampe oder die Stärke des Stroms, der durch die Lampe fließt, gemessen werden soll. Leider passieren dabei oft Fehler. Finde sie!

Messgerät

Q: Es soll die Spannung an der Lampe gemessen werden. Suche nach Fehlern!
- Ein Stecker ist falsch angeschlossen. (correct)
- Der Messbereich ist falsch gewählt.
- Alles korrekt!
- Der Messbereich ist zu klein gewählt.

Messgerät

Q: Es soll die Spannung an der Lampe gemessen werden. Suche nach Fehlern!
- Ein Stecker ist falsch angeschlossen.
- Der Messbereich ist falsch gewählt. (correct)
- Alles korrekt!
- Der Messbereich ist zu klein gewählt.

Messgerät

Q: Es soll die Spannung an der Lampe gemessen werden. Suche nach Fehlern!
- Ein Stecker ist falsch angeschlossen. (correct)
- Der Messbereich ist falsch gewählt.
- Alles korrekt!
- Der Messbereich ist zu klein gewählt.

Messgerät

Q: Es soll die Stromstärke in der Lampe gemessen werden. Suche nach Fehlern!
- Ein Stecker ist falsch angeschlossen.
- Der Messbereich ist falsch gewählt. (correct)
- Alles korrekt!
- Der Messbereich ist zu klein gewählt.

Messgerät

Q: Es soll die Stromstärke in der Lampe gemessen werden. Suche nach Fehlern!
- Ein Stecker ist falsch angeschlossen. (correct)
- Der Messbereich ist falsch gewählt.
- Alles korrekt!
- Der Messbereich ist zu klein gewählt.

Messgerät

Q: Es soll die Stromstärke in der Lampe gemessen werden. Suche nach Fehlern!
- Ein Stecker ist falsch angeschlossen.
- Der Messbereich ist falsch gewählt.
- Alles korrekt! (correct)
- Der Messbereich ist zu klein gewählt.

Messgerät

Q: Es soll die Stromstärke in der Lampe gemessen werden. Suche nach Fehlern!
- Ein Stecker ist falsch angeschlossen.
- Der Messbereich ist falsch gewählt.
- Alles korrekt!
- Der Messbereich ist zu klein gewählt. (correct)